Copyright: Copyright ¸ 1996 - 2002


Import z verze 3

Import z verze 3 dokáže načíst výpočtové hodnoty příkladu, který jste zpracovávali v programu SUKaT 3. Formát datového souboru této předchozí verze je odlišný od formátu datového souboru verze 4. Hodnoty, které se v předchozí verzi nevyskytovaly, jsou doplněny hodnotami načtenými z implicitních výpočtových hodnot.

Program je při běžném otevírání souboru schopen sám zjistit, zda se jedná o import, dokonce dovede sám zjistit, o jakou verzi se jedná, a to podle přesné specifikace datového zápisu. Toto se však týká pouze importu z verze 2 a 3.

Viz také:

Jak importovat soubor z předchozí verze

Import z předchozí verze

Import z verze 1

Import z verze 2

Datový soubor SUK (verze 3)

Datový soubor SUK (verze 4)


Obsah

Import z předchozí verze

Import z verze 1

Import z verze 2

Import z verze 3

Export do verze 3

Tisk

Tisková sestava

Hlavička tisku

Tiskový soubor

Nastavení externího textového editoru

Hledání v tiskovém formuláři

Nastavení tisku

Přímý tisk

Tisk do souboru

Ukončení programu

Výpočet v axiálním směru

Výpočet v radiálním směru

Hlavní výpočet

Volba nástroje

Automatický návrh nástrojů

Úprava databáze nástrojů

Informace o databázi nástrojů

Zobrazení

Chybová hlášení

Výroba na lisovací formě FL 502/00/500

Tisk obrázku

Přímý tisk obrázku

Tisk obrázku do souboru

Normativní konstanty

Přiřazení pracovních tříd

Editace popisů normativních konstant a pracovních tříd

Programové konstanty

Tisk normativních konstant a pracovních tříd

Tisk programových konstant

Editace popisů proměnných

Implicitní nastavení výpočtových hodnot

Nastavení pracovního adresáře

Nastavení cesty k databázi nástrojů

Nastavení barev zobrazení

Jak vytvořit nový soubor

Jak otevřít soubor

Jak zavřít soubor

Jak uložit soubor

Jak importovat soubor z předchozí verze

Jak exportovat soubor do verze 3

Jak tisknout

Jak vytvořit novou tiskovou sestavu

Jak editovat tiskovou sestavu

Jak smazat tiskovou sestavu

Jak uložit tiskový soubor

Jak nastavit externí textový editor

Jak hledat v tiskovém formuláři

Jak nastavit tisk

Jak ukončit program

Jak spustit výpočet v axiálním směru

Jak spustit výpočet v radiálním směru

Jak spustit hlavní výpočet

Jak volit nástroje

Jak upravit databázi nástrojů

Jak získat informace o databázi nástrojů

Jak zvětšit zobrazení

Jak zmenšit zobrazení

Jak získat chybová hlášení

Jak převést obraz na černobílý

Jak vytisknout obrázek

Jak změnit normativní konstanty

Jak změnit přiřazení pracovních tříd

Jak editovat popisy normativních konstant a pracovních tříd

Jak změnit programové konstanty

Jak vytisknout normativní konstanty a pracovní třídy

Jak vytisknout programové konstanty

Jak editovat popisy proměnných

Jak změnit implicitní nastavení výpočtových hodnot

Jak nastavit  pracovní adresář

Jak nastavit cestu k databázi nástrojů

Jak nastavit barvy zobrazení

Jak odinstalovat program

Odinstalace programu

Inicializační soubor

Instalační soubor

Logovací soubor

Soubor "Nuly.dat"

Soubor "Dekl.dat"

Soubor "TiskSest.dat"

Datový soubor SUK (verze 1)

Datový soubor SUK (verze 2)

Datový soubor SUK (verze 3)

Datový soubor SUK (verze 4)

Soubor "Konst1A.dat"

Soubor "Konst1B.dat"

Soubor "Konst2A.dat"

Soubor "Konst2B.dat"

Soubor "Konst2ADef.dat"

Soubor "Konst2BDef.dat"

Informace o programu SUKaT 4


Import z předchozí verze

Import z předchozí verze dokáže načíst výpočtové hodnoty příkladu, který jste zpracovávali v programu SUKaT 1, SUKaT 2 nebo SUKaT 3. Formáty datových souborů těchto předchozích verzí jsou jednak odlišné vzájemně, jednak odlišné od formátu datového souboru verze 4. Hodnoty, které se v předchozích verzích nevyskytovaly, jsou doplněny hodnotami načtenými z implicitních výpočtových hodnot.

Specifikace předchozích verzí programu:

SUKaT 1 – Program pro MS DOS (16 bit), datový soubor: textový

SUKaT 2 – Program pro MS DOS (16 bit), datový soubor: binární

SUKaT 3 – Program pro MS Windows 9x (32 bit), datový soubor: binární

SUKaT 4 – Program pro MS Windows 9x (32 bit), datový soubor: binární

Viz také:

Jak importovat soubor z předchozí verze

Import z verze 1

Import z verze 2

Import z verze 3

Datový soubor SUK (verze 1)

Datový soubor SUK (verze 2)

Datový soubor SUK (verze 3)

Datový soubor SUK (verze 4)


Import z verze 2

Import z verze 2 dokáže načíst výpočtové hodnoty příkladu, který jste zpracovávali v programu SUKaT 2. Formát datového souboru této předchozí verze je odlišný od formátu datového souboru verze 4. Hodnoty, které se v předchozí verzi nevyskytovaly, jsou doplněny hodnotami načtenými z implicitních výpočtových hodnot.

Program je při běžném otevírání souboru schopen sám zjistit, zda se jedná o import, dokonce dovede sám zjistit, o jakou verzi se jedná, a to podle přesné specifikace datového zápisu. Toto se však týká pouze importu z verze 2 a 3.

Viz také:

Jak importovat soubor z předchozí verze

Import z předchozí verze

Import z verze 1

Import z verze 3

Datový soubor SUK (verze 2)

Datový soubor SUK (verze 4)


Import z verze 1

Import z verze 1 dokáže načíst výpočtové hodnoty příkladu, který jste zpracovávali v programu SUKaT 1. Formát datového souboru této předchozí verze je odlišný od formátu datového souboru verze 4. Hodnoty, které se v předchozí verzi nevyskytovaly, jsou doplněny hodnotami načtenými z implicitních výpočtových hodnot.

V programu SUKaT 1 nebyla zpracována grafická část. Proto budou všechny nástroje nastaveny na hodnotu "nezadáno..."

Import z verze 1 se poněkud liší od importu z verzí 2 a 3. Datový soubor verze 1 je vytvořen v textovém režimu, zatímco datové soubory následujících verzí jsou binární.

Viz také:

Jak importovat soubor z předchozí verze

Import z předchozí verze

Import z verze 2

Import z verze 3

Datový soubor SUK (verze 1)

Datový soubor SUK (verze 4)


Export do verze 3

Export do verze 3 dokáže zapsat výpočtové hodnoty příkladu do formátu datového souboru programu SUKaT 3. Formát datového souboru této předchozí verze je odlišný od formátu datového souboru verze 4. Hodnoty, které se v předchozí verzi nevyskytovaly, jsou ignorovány a při následném importu nahrazeny hodnotami z implicitního nastavení výpočtových hodnot.

Viz také:

Jak exportovat soubor do verze 3

Import z předchozí verze

Import z verze 3

Datový soubor SUK (verze 3)

Datový soubor SUK (verze 4)


Tisk

Možnost tisku je přístupná až po úspěšně provedeném hlavním výpočtu. Nejprve je nutné vyplnit hlavičku tisku. Je možné se k této hlavičce později vrátit.

Po vyplnění tiskové hlavičky se objeví standardní tisková sestava, která obsahuje všechny vstupní i vypočtené výstupní hodnoty. Volbou a editací tiskových sestav lze rozsah tiskového formuláře redukovat.

Do tiskového formuláře již není možné zasahovat (narozdíl od verze 3). Všechny dílčí úpravy se provádějí přes tiskové sestavy, hlavičku tisku, příp. editaci popisů proměnných.

Vyhledávání zadaného textu v tiskovém formuláři se provádí pomocí funkce "Najít".

Vlastní tisk sestavy je možný dvěma způsoby: přímý tisk, tisk do souboru.

Přímý tisk:

Před touto volbou se doporučuje zkontrolovat nastavení tiskárny a nastavení tisku. Tisková sestava bude okamžitě zaslána na zvolenou tiskárnu. Je-li zaškrtnuto políčko "Při tisku automaticky ukládat tiskový soubor", uloží se navíc tisková sestava do souboru s koncovkou RTF.

Tisk do souboru:

Tisková sestava se nepošle na zvolenou tiskárnu, ale uloží se do tiskového souboru, který má koncovku RTF nebo TXT (podle toho, kterou vyberete). Je možné jej otevřít v některém textovém editoru (např. MS Word, WordPad apod.). Je-li zaškrtnuto políčko "Po uložení spustit textový editor", otevře se právě vytvořená tisková sestava v externím textovém editoru, který máte nastaven. V tomto editoru je možné tiskovou sestavu dále editovat. Avšak je nutné počítat s tím, že vlastní formát textu se bude poněkud lišit od formátu vytvořeného pomocí přímého tisku (zalamování řádků, číslování stran…).

Viz také:

Jak tisknout

Tisková sestava

Hlavička tisku

Tiskový soubor

Nastavení externího textového editoru

Hledání v tiskovém formuláři

Nastavení tisku

Přímý tisk

Tisk do souboru


Tisková sestava

Tisková sestava je schéma tiskového formuláře. Pomocí tiskových sestav můžete redukovat rozsah tisku – můžete určit, které údaje bude tiskový formulář obsahovat. Základní (implicitní) tisková sestava je Standard, kterou nelze měnit ani smazat. Tato sestava obsahuje všechny dostupné informace o souboru (vstupní i výstupní výpočtové hodnoty, zvolené nástroje apod.).

Další tiskové sestavy si můžete vytvořit sami, které lze editovat, mazat…

Volba tiskové sestavy se provádí v horní části okna "Tisk" v panelu nástrojů.

Tiskové sestavy se ukládají do souboru "TiskSest.dat".

Maximální počet uživatelských tiskových sestav je 100.

Viz také:

Jak tisknout

Jak vytvořit novou tiskovou sestavu

Jak editovat tiskovou sestavu

Jak smazat tiskovou sestavu

Tisk

Hlavička tisku

Tiskový soubor

Nastavení externího textového editoru

Hledání v tiskovém formuláři

Nastavení tisku

Přímý tisk

Tisk do souboru

Soubor "TiskSest.dat"


Hlavička tisku

Viz také:

Jak tisknout

Tisk

Tisková sestava

Tiskový soubor

Nastavení externího textového editoru

Hledání v tiskovém formuláři

Nastavení tisku

Přímý tisk

Tisk do souboru


Tiskový soubor

Tiskový soubor je textový soubor obsahující tiskový formulář. Jsou k dispozici dva typy tiskových souborů – TXT a RTF.

Soubor TXT je prostý text, který nezahrnuje atributy odstavců (fonty, barvy, styly…). Je možné jej otevřít např. v Poznámkovém bloku. Kódování češtiny je Windows 1250.

Formát RTF atributy odstavců obsahuje, přesto je jeho obsah nepatrně odlišný do tiskového formuláře aplikovaného pomocí přímého tisku (zalamování řádků, číslování stran…). Jeho formátování je rovněž dané výběrem externího textového editoru a výchozí nainstalovanou tiskárnou.

Oba formáty jsou čitelné ve většině běžných textových editorů (MS Word, WordPad apod.). Předvolená koncovka tiskového souboru je RTF.

Zvolíte-li typ tiskového souboru TXT, je vhodné přepsat v názvu souboru koncovku na TXT (kvůli asociaci na aplikaci v operačním systému Windows).

Pokud máte v tiskovém okně zaškrtnutu volbu "Po uložení spustit textový editor", spustí se po uložení ten textový editor, který máte zvolený.

Viz také:

Jak tisknout

Jak uložit tiskový soubor

Jak nastavit externí textový editor

Tisk

Tisková sestava

Hlavička tisku

Nastavení externího textového editoru

Hledání v tiskovém formuláři

Nastavení tisku

Přímý tisk

Tisk do souboru


Nastavení externího textového editoru

Externí textový editor je program, který je schopen zobrazit (a vytisknout) váš tiskový soubor. Je naprosto nezávislý na programu SUKaT 4. K nastavení externího textového editoru musíte znát jeho spouštěcí soubor (s koncovkou EXE - např. spouštěcí soubor MS Word je WinWord.exe).

Chcete-li, aby se při ukládání tiskového souboru automaticky otevíral externí textový editor s tímto souborem (zaškrtnutí políčka "Po uložení spustit textový editor"), musíte jej nejdříve nastavit. Při volbě editoru respektujte jeho kompatibilitu s formátem tiskového souboru, který budete používat (RTF nebo TXT).

Externí textový editor se nastavuje v okně "Tisk".

Vybraný textový editor se zapisuje do inicializačního souboru.

Viz také:

Jak nastavit externí textový editor

Jak tisknout

Tisk

Tisková sestava

Hlavička tisku

Tiskový soubor

Hledání v tiskovém formuláři

Nastavení tisku

Přímý tisk

Tisk do souboru


Hledání v tiskovém formuláři

Protože tisková sestava může být dlouhá a tedy nepřehledná (tak tomu je v případě standardní tiskové sestavy), je hledání např. jedné proměnné poněkud zdlouhavé. K tomu slouží funkce "Najít". Funkce tak najde nejblíže se vyskytující zadané slovo od pozice kurzoru. Tento text můžete nechat hledat i několikrát za sebou. Pokud máte kurzor již na konci formuláře, program jej sám přesune na začátek.

Doporučení: hledáte-li slovo, které se může v textu opakovat v různých gramatických tvarech (je skloňováno, časováno...), je vhodné nechat hledat pouze kořen tohoto slova. Program pak najde postupně všechny tvary hledaného slova.

Viz také:

Jak hledat v tiskovém formuláři

Jak tisknout

Tisk

Tisková sestava

Hlavička tisku

Tiskový soubor

Nastavení externího textového editoru

Nastavení tisku

Přímý tisk

Tisk do souboru


Nastavení tisku

Nastavení tisku spočívá jednak v nastavení tiskárny, jednak v nastavení parametrů tisku.

Nastavení tiskárny:

Ze seznamu zvolíte tiskárnu, na které chcete tiskový formulář (příp. obrázek) tisknout. Také můžete nastavit vlastnosti tiskárny – záleží na konkrétní tiskárně.

Nastavení parametrů tisku (neplatí pro tisk obrázku):

Nastavíte odsazení textu, zda chcete tisknout barevně, zda chcete číslovat stránky, formát tohoto číslování, možnost změny atributů uprostřed řádku (např. popis proměnných je menším písmem; odstraníte-li tuto možnost, budou celé odstavce tisknuty se stejnými atributy – tisk se tak zrychlí, avšak na úkor vizuální kvality).

Toto nastavení se zapisuje do inicializačního souboru.

Viz také:

Jak nastavit tisk

Jak tisknout

Tisk

Tisková sestava

Hlavička tisku

Tiskový soubor

Nastavení externího textového editoru

Hledání v tiskovém formuláři

Přímý tisk

Tisk do souboru


Přímý tisk

Tato volba vytiskne váš tiskový formulář tak, jak jste si jej připravili (máte-li nainstalovanou tiskárnu). Je to nejjednodušší způsob tisku, neboť se nemusíte téměř o nic starat. Počet kopií se zadává v panelu nástrojů okna "Tisk".

Je vhodné před tiskem zkontrolovat nastavení tisku i tiskárny. Aktuální nastavení se totiž načte ze systému Windows. Je tedy zapotřebí zkontrolovat, zda vybraná tiskárna je právě ta, kterou chcete používat, zda je zvolen správný formát papíru, jeho orientace atd.

Jestliže se tiskový formulář nevytiskne dobře, je nutné nejdříve nastavit tisk. Ten je ovšem nutno nastavit vždy, když instalujete program SUKaT 4 nebo instalujete novou tiskárnu.

Implicitně je nastaven tiskový font Courier New, neboť má stejné délky znaků, a dovoluje tak vytvářet přehledný seznam hodnot (v zákrytech). Můžete jej však změnit, a to zásahem do inicializačního souboru (nemáte-li tento font nainstalovaný, musíte v inicializačním souboru zadat jiný, avšak tento font je systémový, takže jeho nepřítomnost značí chybu v kompletu operačního systému Windows). V inicializačním souboru je rovněž zapsána velikost písma. Implicitně je dána velikost 8, pro nadpisy 10.

Viz také:

Jak tisknout

Tisk

Tisková sestava

Hlavička tisku

Tiskový soubor

Nastavení externího textového editoru

Hledání v tiskovém formuláři

Nastavení tisku

Tisk do souboru


Tisk do souboru

Tisk do souboru se provádí pomocí funkce “Uložit tiskový soubor”. Jedná se o vytvoření textového souboru ve formátu RTF nebo TXT. Tento soubor obsahuje text, který vidíte v okně "Tisk" – vámi vybraná tisková sestava.

Tento způsob tisku používejte tehdy, nemáte-li nainstalovanou žádnou tiskárnu, resp. nemůžete-li z nějakého důvodu použít přímý tisk.

Viz také:

Jak tisknout

Tisk

Tisková sestava

Hlavička tisku

Tiskový soubor

Nastavení externího textového editoru

Hledání v tiskovém formuláři

Nastavení tisku

Přímý tisk


Ukončení programu

Při korektním ukončení programu se veškerá uživatelská nastavení, která jste za běhu programu provedli, uloží do inicializačního souboru.

Před ukončením však program kontroluje, zda právě otevřený soubor nebyl změněn. Pokud tomu tak je, budete na tuto skutečnost upozorněni a dotázáni, zda jej chcete uložit.

Viz také:

Jak ukončit program

Inicializační soubor

Logovací soubor


Výpočet v axiálním směru

Při výpočtu v axiálním směru je zapotřebí nejdříve nastavit vstupní hodnoty. V okně "Axiální směr – vstupní hodnoty" se nachází tabulka. V její levé části je umístěno označení proměnné a její rozměr. V pravé části pak hodnota, kterou máte zadat, resp. editovat. Pod tabulkou je vidět tzv. plovoucí nápověda (popis proměnné, na které máte právě kurzor).

Stiskem tlačítka "Výpočet" proběhne výpočet v axiálním směru. Může se stát, že výpočet neproběhne v pořádku. Program vás buď informuje, kde jste udělali chybu, nebo jen ohlásí, že výpočet neproběhl v pořádku. V takovém případě došlo k matematické chybě (dělení nulou, záporné číslo pod odmocninou apod.).

Proběhne-li výpočet v pořádku, uvidíte před sebou výsledky tohoto výpočtu. Jsou umístěny v podobných tabulkách jako hodnoty vstupní, vč. plovoucí nápovědy. Stiskem tlačítka "Storno" se dostanete zpět ke vstupním hodnotám, stiskem tlačítka "OK" obě okna (vstupní hodnoty i výsledky) zmizí.

Viz také:

Jak spustit výpočet v axiálním směru

Výpočet v radiálním směru

Hlavní výpočet


Výpočet v radiálním směru

Při výpočtu v radiálním směru je zapotřebí nejdříve nastavit vstupní hodnoty. V okně "Radiální směr  – vstupní hodnoty" se nachází tabulka. V její levé části je umístěno označení proměnné a její rozměr. V pravé části pak hodnota, kterou máte zadat, resp. editovat. Pod tabulkou je vidět tzv. plovoucí nápověda (popis proměnné, na které máte právě kurzor).

Označení proměnných v levé části tabulky je rozděleno do dvou skupin. Hodnoty s tence vytištěným označením byly přeneseny z výpočtu v axiálním směru, hodnoty s tučně vytištěným označením jsou původní.

Stiskem tlačítka "Výpočet" proběhne výpočet v radiálním směru. Může se stát, že výpočet neproběhne v pořádku. Program vás buď informuje, kde jste udělali chybu, nebo jen ohlásí, že výpočet neproběhl v pořádku. V takovém případě došlo k matematické chybě (dělení nulou, záporné číslo pod odmocninou apod.).

Proběhne-li výpočet v pořádku, uvidíte před sebou informativní hodnoty. Jsou umístěny v podobných tabulkách jako hodnoty vstupní, vč. plovoucí nápovědy. Na tomto místě je zapotřebí zadat hodnotu "h" (výška lamely funkční, čistá). Po stisku tlačítka "OK" se dostanete k výsledkům, stiskem tlačítka "Storno" se dostanete zpět ke vstupním hodnotám.

Proběhne-li výpočet v pořádku, uvidíte před sebou výsledky tohoto výpočtu. Stiskem tlačítka "Storno" se dostanete zpět k informativním hodnotám, stiskem tlačítka "OK" všechna okna související s tímto výpočtem zmizí.

Viz také:

Jak spustit výpočet v radiálním směru

Výpočet v axiálním směru

Hlavní výpočet


Hlavní výpočet

Při hlavním výpočtu je zapotřebí nejdříve nastavit vstupní hodnoty. V okně "Hlavní výpočet  – vstupní hodnoty" se nacházejí dvě tabulky: Konstrukčně technologické údaje a Ekonomické údaje. V jejich levých částech jsou umístěna označení proměnných a jejich rozměry. V pravých částech pak hodnoty, které máte zadat, resp. editovat. Pod tabulkami je vidět tzv. plovoucí nápověda (popis proměnné, na které máte právě kurzor).

Označení proměnných v levé části každé tabulky je rozděleno do dvou skupin. Hodnoty s tence vytištěným označením byly přeneseny z výpočtů v axiálním a radiálním směru, hodnoty s tučně vytištěným označením jsou původní.

Stiskem tlačítka "Výpočet" proběhne hlavní výpočet. Může se stát, že výpočet neproběhne v pořádku. Program vás buď informuje, kde jste udělali chybu, nebo jen ohlásí, že výpočet neproběhl v pořádku. V takovém případě došlo k matematické chybě (dělení nulou, záporné číslo pod odmocninou apod.).

Proběhne-li výpočet v pořádku, uvidíte před sebou výsledky tohoto výpočtu. Jsou umístěny v podobných tabulkách jako hodnoty vstupní, vč. plovoucí nápovědy. Stiskem tlačítka "Storno" se dostanete zpět ke vstupním hodnotám, stiskem tlačítka "OK" obě okna (vstupní hodnoty i výsledky) zmizí a objeví se grafické znázornění výsledků výpočtu včetně zadaných nástrojů.

Úspěšným provedením hlavního výpočtu budou k dispozici další funkce programu, které byly doposud nepřístupné (např. tisk, práce s grafikou, chybová hlášení...).

Viz také:

Jak spustit hlavní výpočet

Výpočet v axiálním směru

Výpočet v radiálním směru


Volba nástroje

Každému nástroji je přiřazeno jedno zobrazovací okénko (není-li zaškrtnuto, nástroj se nevykreslí) a jedna spouštěcí roleta se seznamem všech dostupných nástrojů z databáze. V této roletě je vždy navíc hodnota "nezadáno". Ke každému nástroji je potřeba nastavit obě tyto položky podle vašich požadavků.

Pro zrychlení práce je v dolní části okna umístěna sada čtyř tlačítek:

* Zobrazení ON – všechna zobrazovací okénka se zaškrtnou (kromě těch nástrojů, kde je zvoleno "nezadáno").

* Zobrazení OFF – všechna zobrazovací okénka se vypnou (kromě lamely a pouzdra).

* Reset nástrojů – ve všech spouštěcích roletách se nastaví hodnota "nezadáno" a všechna zobrazovací okénka se vypnou (kromě lamely a pouzdra).

* Automatický návrh – program navrhne automaticky některé nástroje sám (tlačítko je aktivní pouze po úspěšně provedeném hlavním výpočtu).

Kromě těchto tlačítek jsou v pravé dolní části další tlačítka:

* OK – zadané nastavení (volba nástrojů) se akceptuje, a byl-li už úspěšně proveden hlavní výpočet, provede se nové překreslení zobrazení sestavy.

* Storno – zadané nastavení je ignorováno.

Viz také:

Jak volit nástroje

Automatický návrh nástrojů

Úprava databáze nástrojů

Informace o databázi nástrojů


Automatický návrh nástrojů

Funkce "Automatický návrh nástrojů" je přístupná pouze po úspěšně provedeném hlavním výpočtu.

Program se pokusí vybrat u některých nástrojů právě ty, které by měly být ideální. Jedná se o tyto nástroje: segmenty, násypka, tvárník, vložka pístu, čepka, podložná deska, deska tvarová a střižný nástroj.

Pro algoritmus výběru jsou dominantní segmenty, které jsou vybírány z databáze podle vstupní hodnoty "dk". Podle vybraných segmentů jsou dále vybírány ostatní nástroje.

Tato funkce dokáže velmi zrychlit práci s programem, avšak není možné automatický návrh považovat za konečný.

Viz také:

Jak volit nástroje

Volba nástroje

Úprava databáze nástrojů

Informace o databázi nástrojů


Úprava databáze nástrojů

Úpravy jednotlivých tabulek databáze nástrojů může provádět pouze osoba znalá. Nesmyslnými zápisy je možné program znehodnotit, proto je vhodné databázi zálohovat. Implicitně se nacházejí v adresáři DATABAZE (tuto cestu můžete změnit pomocí funkce "Nastavení cesty k databázi" – nezapomeňte však současně zkopírovat na tuto novou cestu i příslušné soubory databáze), který je po instalaci programu umístěn v domovském adresáři programu SUKaT 4.

Databáze nástrojů je tvořena tzv. souborovým systémem, to znamená, že jednotlivé tabulky nástrojů jsou ukládány do souborů, a sice souborů textových.

Při editaci tabulek databáze je potřeba dodržovat přesné konvence. Do pole nad čarou vytvořenou z řady znaků "=" (rovnítko) můžete vkládat své poznámky. Tuto část tabulky program nečte, avšak alespoň jeden znak "=" v uvedené řadě musí zůstat.

Nepodaří-li se programu hodnoty z databáze správně načíst, příslušný nástroj bude ignorován.

Při zápisu číselných hodnot s desetinnou čárkou se místo této desetinné čárky používá znak tečka (můžete použít i čárku, avšak zobrazí se tečka).

V editačním režimu není povolen znak "mezera". Stiskem klávesy SPACE (mezerník) se provede zarovnání na následující sloupec.

Poslední sloupec "označení" se nevypisuje ručně. Slouží k tomu tlačítko "Označení" nebo jednoduše stiskněte klávesu "*" (hvězdička). Program sám napíše příslušné označení na místo, kde se právě nachází kurzor. Poslední trojčíslí musíte dopsat ručně.

Tabulky databáze můžete také vytisknout, a to stiskem tlačítka "Tisk". Získáte velice jednoduchý výtisk tabulky databáze.

Stiskem tlačítka "Storno" anulujete veškeré změny, které jste doposud provedli, a vrátíte se zpět do programu. Stiskem tlačítka "Uložit" se příslušná tabulka uloží a její předchozí verze se nenávratně ztratí (pokud ji nemáte zálohovanou).

Tabulky nástrojů jsou na disku ukládány v prostých textových souborech s koncovkou TXT. Můžete je tedy editovat i mimo program SUKaT 4 (např. v Poznámkovém bloku). Oddělovače mezi čísly jsou provedeny pomocí tabelátoru. Pokud použijete v Poznámkovém bloku mezery, nestane se nic, avšak změna se může projevit při exportech, a to nepříznivě.

Viz také:

Jak upravit databázi nástrojů

Volba nástroje

Automatický návrh nástrojů

Informace o databázi nástrojů


Informace o databázi nástrojů

Vidíte před sebou tabulku popisující jednotlivé tabulky databáze nástrojů. Tabulka má šest sloupců:

1. Seznam tabulek databáze nástrojů

2. Celkový počet dat (počet nástrojů v příslušné databance)

3. Počet dat v 1. části (počet nástrojů pro formu FL 502/00/000 v příslušné tabulce)

4. Počet dat v 2. části (počet nástrojů pro formu FL 502/00/500 v příslušné tabulce)

5. Počet položek (počet načítaných informací o nástroji v příslušné tabulce, sloupec je vytištěn tučně, neboť tato hodnota je pevná, neměnná)

6. Místo na disku (fyzický prostor, který příslušná tabulka zabírá na disku – v bytech).

Tabulka není editovatelná. Tence vytištěné údaje se v tabulce mění vždy po úpravách databáze nástrojů.

Viz také:

Jak získat informace o databázi nástrojů

Volba nástroje

Automatický návrh nástrojů

Úprava databáze nástrojů


Zobrazení

Grafický výstup je aktivní až po úspěšně provedeném hlavním výpočtu. Vidíte na něm celou sestavu, resp. ty nástroje, u kterých jste v okně "Volba nástrojů" zaškrtli zobrazovací políčko (a samozřejmě jsou-li zadány). V levém horním rohu vidíte jméno majitele, které jste zadali při instalaci programu, a pod ním grafické měřítko.

Zobrazení má tři úrovně: celá sestava, dvojnásobné zvětšení a trojnásobné zvětšení. Pro zvětšování (zmenšování) obrázku můžete použít několik způsobů (z nich si vyberte ten, který se vám nejvíce líbí):

* menu: Grafika / Zoom + : zvětšení, Grafika / Zoom - : zmenšení

* horkými klávesami: F12 – zvětšení, F11 – zmenšení

* posunovačem v panelu nástrojů (ten zároveň slouží i jako kontrolní - neustále vidíte, na jaké úrovni zobrazení se právě nacházíte)

Pro rychlý návrat k zobrazení celé sestavy můžete použít ikonu "Celá sestava" nebo horkou klávesu F8 nebo menu Grafika / Celá sestava.

Všechny předchozí tipy mají jednu společnou vadu: při zvětšení zobrazení se neposunují okrajové lišty (obyčejně zůstanou nahoře a vlevo) - je tedy vidět pouze horní levou část obrazu a vy se musíte ručně posunout do míst, která vás zajímají. Tento problém je vyřešen tzv. metodou dvojkliků. Dvojklik levým tlačítkem myši znamená zvětšení, dvojklik pravým tlačítkem myši znamená zmenšení. Rozdíl oproti výše uvedeným metodám je v tom, že bod, nad kterým dvojklik provedete, se posune doprostřed obrazovky, tzn. provádíte dvojklik v těch místech obrázku, která vás zajímají.

Poslední doplňující funkcí je transformace na černobílý obraz (menu Grafika / Černobílý obraz).

Barevné schéma zobrazení lze upravit volbou Nastavení barev zobrazení.

Viz také:

Jak zvětšit zobrazení

Jak zmenšit zobrazení

Jak převést obraz na černobílý

Jak nastavit barvy zobrazení


Chybová hlášení

Funkce "Chybová hlášení" otevře okno se seznamem všech neshod, které vznikly špatnou volbou jednotlivých nástrojů. Jedná se o pomůcku, která napovídá, kde nastala při výběru chyba.

Okno se automaticky vypne kliknutím myší mimo něj.

Podobná chybová a informační hlášení můžete zobrazit pomocí funkce "Výroba na lisovací formě FL 502/00/500" – ta se však týkají pouze výroby na této lisovací formě.

Viz také:

Jak získat chybová hlášení

Výroba na lisovací formě FL 502/00/500


Výroba na lisovací formě FL 502/00/500

V okně Výroba na lisovací formě FL 502/00/500 jsou doplňkové informace k alternativní výrobě na této lisovací formě.

Okno se automaticky vypne kliknutím myší mimo něj.

Viz také:

Jak získat chybová hlášení

Chybová hlášení


Tisk obrázku

Obrázek je také možné vytisknout. Jedná se však pouze o schematickou sestavu, nikoli o technický výkres. Obrázek se vytiskne takový, jaký vidíte na obrazovce. Jsou-li některé nástroje nezadány nebo je-li vypnuto jejich zobrazení, neobjeví se tyto nástroje ani na vytištěném obrázku.

Podobně jako je tomu u tisku výsledků, jsou tady dvě možnosti: přímý tisk obrázku a tisk obrázku do souboru. Volba se provádí přepínačem ve střední části okna. V obou případech je také nutné zadat, zda chcete tisknout barevně, nebo černobíle (na černobílých tiskárnách je nutné přistoupit k volbě "černobílý obraz", neboť barvy by se přepočítávaly do odstínů šedé, což by mělo za následek, že příliš světlé barvy – např. žlutá – by nebyly vůbec vidět).

V případě přímého tisku musíte nastavit počet kopií (v dolní části okna) a je rovněž vhodné zkontrolovat nastavení tiskárny (tlačítko "Nastavení"). Zde můžete vybrat tiskárnu, na které chcete tisknout (máte-li jich nainstalovaných víc), formát papíru a jeho orientaci. Při každém spuštění funkce "Tisk obrázku" se automaticky nastaví orientace "na šířku".

V případě tisku do souboru je tlačítko "Nastavení" neaktivní. Je pouze nutné nastavit rozměry obrázku v obrazovkových bodech (pixelech). Minimální hodnoty jsou 350 x 300 bodů, maximální 2000 x 1200 bodů.

Viz také:

Jak vytisknout obrázek

Přímý tisk obrázku

Tisk obrázku do souboru

Nastavení tisku


Přímý tisk obrázku

V případě přímého tisku musíte nastavit počet kopií (v dolní části okna) a je rovněž vhodné zkontrolovat nastavení tiskárny (tlačítko "Nastavení"). Zde můžete vybrat tiskárnu, na které chcete tisknout (máte-li jich nainstalovaných víc), formát papíru a jeho orientaci. Při každém spuštění funkce "Tisk obrázku" se automaticky nastaví orientace "na šířku".

Program automaticky přepočítá rozměr podle nastaveného papíru, takže zvolíte-li orientaci na výšku, vytiskne se obrázek malý (pouze v horní části papíru).

Po stisku tlačítka "Tisk" se okamžitě tiskne – žádné další potvrzování se již neobjeví.

Upozornění:

Jedná se pouze o schematickou sestavu, nikoli o technický výkres.

Máte-li k dispozici pouze černobílou tiskárnu, používejte vždy tisk černobílého obrazu (barvy by se přepočítávaly do odstínů šedé, což by mělo za následek, že příliš světlé barvy – např. žlutá – by nebyly vůbec vidět).

Viz také:

Jak vytisknout obrázek

Tisk obrázku

Tisk obrázku do souboru

Nastavení tisku


Tisk obrázku do souboru

V případě tisku do souboru je tlačítko "Nastavení" neaktivní. Je pouze nutné nastavit rozměry obrázku v obrazovkových bodech (pixelech). Minimální hodnoty jsou 350 x 300 bodů, maximální 2000 x 1200 bodů.

Upozornění: Jedná se pouze o schematickou sestavu. Výsledný obrázek je rastrový, nikoli vektorový.

Po stisku tlačítka "Tisk" se objeví dialog "Uložit jako". Obrázek se ukládá do souboru formátu BMP (rastrová grafika). K názvu souboru je tedy navržena koncovka BMP. Existuje-li již takový soubor, program navrhne koncovku BM1, po ní pak BM2, BM3 až BM9, následuje B10, B11 až B99.

Výsledný obrázek můžete prohlížet v libovolném grafickém programu, který máte na svém počítači nainstalovaný, neboť tento formát je standardní a podporují jej všechny grafické (rastrové) programy. V těchto programech je můžete dále upravovat.

Implicitní nastavení rozměru obrázku je 640 x 360 bodů. Budete-li tyto rozměry měnit, je potřeba mít na zřeteli některá fakta:

Je potřeba měnit rozměry tak, aby zůstal zachován poměr šířky k výšce (alespoň přibližně). V opačném případě bude obraz např. posunutý, vznikne zbytečná prázdná plocha apod.

Zvětšováním rozměrů dochází ke zpřesňování obrázku (zhuštění šrafů, ztenčování čar, zmenšování písma). Zmenšováním obrázku dochází k opačném efektu. Je však potřeba uvědomit si, že minimální rozměr obrázku (350 x 300) zabere místo na disku přibližně 300 kB, zatímco maximální rozměr obrázku (2000 x 1200) téměř 7 MB! Tento rozdíl není zanedbatelný. Pro srovnání – obrázek s implicitně nastavenou velikostí 640 x 360 zabere na disku místo necelých 700 kB.

Viz také:

Jak vytisknout obrázek

Tisk obrázku

Přímý tisk obrázku


Normativní konstanty

V okně "Normativní konstanty" se objeví tři tabulky konstant:

* Konstanty lineární – jednicové časy (bezrozměrné)

* Konstanty lineární – přípravné časy (v minutách)

* Konstanty nelineární – jednicové časy (bezrozměrné)

V levé části každé tabulky je umístěno označení konstanty. V pravé části pak hodnota, kterou máte zadat, resp. editovat. Pod tabulkou je vidět tzv. plovoucí nápověda (popis konstanty, na které máte právě kurzor). Tento popis je rovněž možné editovat pomocí funkce "Editace popisů normativních konstant a pracovních tříd". Zároveň je možné hodnoty normativních konstant vytisknout.

Hodnoty se ukládají do souboru "Konst1A.dat".

POZOR!

Neuváženými změnami můžete znehodnotit celý program, neboť hodnoty normativních konstant jsou použity ve všech výpočtech. Proto by jakékoli úpravy měla provádět pouze osoba znalá.

Pokud si nejste jisti, zda se k programu nedostane neoprávněná osoba, která by tímto způsobem mohla program znehodnotit, doporučuje se soubor "Konst1A.dat" zálohovat.

Viz také:

Jak změnit normativní konstanty

Přiřazení pracovních tříd

Editace popisů normativních konstant a pracovních tříd

Programové konstanty

Tisk normativních konstant a pracovních tříd

Soubor "Konst1A.dat"


Přiřazení pracovních tříd

V okně "Přiřazení pracovních tříd" se objeví dílčí seznam normativních konstant. K nim přiřazujete jednotlivé pracovní třídy z1 až z7. Vlastní hodnoty z1 až z7 se zadávají pomocí funkce "Hlavní výpočet". Jedná se tedy o vstupní hodnoty, tzn. že vlastní číselné hodnoty mohou být pro každý soubor SUK různé.

Popis pracovních tříd je rovněž možné editovat pomocí funkce "Editace popisů normativních konstant a pracovních tříd". Zároveň je možné hodnoty pracovních tříd vytisknout.

Přiřazení pracovních tříd se ukládá do souboru "Konst1A.dat".

POZOR!

Neuváženými změnami můžete znehodnotit celý program, neboť hodnoty z1 až z7 (a tedy jejich správné přiřazení) jsou použity ve všech výpočtech. Proto by jakékoli úpravy měla provádět pouze osoba znalá.

Pokud si nejste jisti, zda se k programu nedostane neoprávněná osoba, která by tímto způsobem mohla program znehodnotit, doporučuje se soubor "Konst1A.dat" zálohovat.

Viz také:

Jak změnit přiřazení pracovních tříd

Normativní konstanty

Editace popisů normativních konstant a pracovních tříd

Programové konstanty

Tisk normativních konstant a pracovních tříd

Soubor "Konst1A.dat"


Editace popisů normativních konstant a pracovních tříd

Popis normativních konstant a pracovních tříd je možné editovat. Maximální délka popisu je 200 znaků. Stiskem tlačítka "OK" budou provedené změny použity pouze do té doby, dokud nevypnete program SUKaT 4. Při dalším spuštění se obnoví původní texty. Stisknete-li však tlačítko "Uložit", provedené změny jsou nevratné.

Popisy normativních konstant a pracovních tříd se ukládají do souboru "Konst1B.dat".

POZOR!

Neuváženými změnami můžete znehodnotit celý program, neboť chybný popis konstant znepřehlední celé výpočtové prostředí. Proto by jakékoli úpravy měla provádět pouze osoba znalá.

Pokud si nejste jisti, zda se k programu nedostane neoprávněná osoba, která by tímto způsobem mohla program znehodnotit, doporučuje se soubor "Konst1B.dat" zálohovat.

Viz také:

Jak editovat popisy normativních konstant a pracovních tříd

Normativní konstanty

Přiřazení pracovních tříd

Programové konstanty

Tisk normativních konstant a pracovních tříd

Soubor "Konst1B.dat"


Programové konstanty

Programové konstanty jsou pevné hodnoty některých fyzikálních veličin použité ve všech výpočtech.

V okně "Programové konstanty" se objeví tabulka konstant. V levé části každé tabulky je zobrazeno pořadové číslo konstanty. Následuje její hodnota a v pravé části pak popis příslušné konstanty. Tento popis je rovněž možné editovat. Zároveň lze hodnoty programových konstant vytisknout.

Hodnoty se ukládají do souborů "Konst2A.dat" a "Konst2B.dat".

Stiskem tlačítka "Implicitní" dojde k návratu hodnot i popisů do stavu, v jakém byly při instalaci programu.

Implicitní hodnoty a popisy jsou uloženy v souboru "Konst2ADef.dat" a "Konst2BDef.dat".

POZOR!

Neuváženými změnami můžete znehodnotit celý program, neboť hodnoty programových konstant jsou použity ve všech výpočtech. Proto by jakékoli úpravy měla provádět pouze osoba znalá.

Pokud si nejste jisti, zda se k programu nedostane neoprávněná osoba, která by tímto způsobem mohla program znehodnotit, doporučuje se soubory "Konst2A.dat" a "Konst2B.dat" zálohovat.

Viz také:

Jak změnit programové konstanty

Normativní konstanty

Přiřazení pracovních tříd

Editace popisů normativních konstant a pracovních tříd

Tisk programových konstant

Soubor "Konst2A.dat"

Soubor "Konst2B.dat"

Soubor "Konst2ADef.dat"

Soubor "Konst2BDef.dat"


Tisk normativních konstant a pracovních tříd

Normativní konstanty a přiřazení pracovních tříd je možné vytisknout včetně jejich popisů, a to pomocí funkce "Tisk normativních konstant a pracovních tříd". Před touto volbou se doporučuje zkontrolovat nastavení tiskárny a nastavení tisku.

Viz také:

Jak vytisknout normativní konstanty a pracovní třídy

Normativní konstanty

Přiřazení pracovních tříd

Editace popisů normativních konstant a pracovních tříd

Programové konstanty

Tisk programových konstant

Nastavení tisku


Tisk programových konstant

Programové konstanty je možné vytisknout včetně jejich popisů, a to pomocí funkce "Tisk programových konstant". Před touto volbou se doporučuje zkontrolovat nastavení tiskárny a nastavení tisku.

Viz také:

Jak vytisknout programové konstanty

Normativní konstanty

Přiřazení pracovních tříd

Editace popisů normativních konstant a pracovních tříd

Programové konstanty

Tisk normativních konstant a pracovních tříd

Nastavení tisku


Editace popisů proměnných

Neuváženými změnami popisů proměnných můžete celý program znehodnotit, takže je potřeba, aby k editaci přistupoval uživatel znalý. Seznam všech proměnných je zobrazen v tabulce. V levém sloupci se nacházejí označení proměnných, v pravém pak jejich editovatelné popisy. Jednotlivé texty se vyskytují v celém programu – výpočet v axiálním i radiálním směru, hlavní výpočet, tisk...

Stiskem tlačítka "Storno" se provedené změny neprojeví. Stiskem tlačítka "OK" se provedené změny projeví pouze do ukončení programu. Chcete-li, aby  změny byly trvalé, musíte stisknout tlačítko "Uložit". Provedené změny se uloží do souboru "Dekl.dat".

Pokud si nejste jisti, zda se k programu nedostane neoprávněná osoba, která by tímto způsobem mohla program znehodnotit, doporučuje se soubor "Dekl.dat" zálohovat.

Viz také:

Jak editovat popisy proměnných

Implicitní nastavení výpočtových hodnot

Soubor "Dekl.dat"


Implicitní nastavení výpočtových hodnot

Zadejte vstupní hodnoty stejným způsobem, jako je zadáváte při spuštění hlavního výpočtu. Stisknete-li tlačítko "Uložit", uloží se tyto hodnoty do souboru "Nuly.dat".

V případě, že později použijete funkci "Nový soubor", všechny vstupní hodnoty se obsadí hodnotami takto zadanými (načtenými ze souboru "Nuly.dat"). Instalátor programu SUKaT 4 přiřazuje většině těmto vstupům hodnotu nula. Vy si je však na tomto místě můžete změnit.

Zda mají hodnoty nula smysl, posuďte sami. Je patrné, že v takovém případě neproběhne úspěšně hlavní výpočet (lze očekávat dělení nulou).

Využití možnosti změnit implicitní nastavení vstupních výpočtových hodnot oceníte při častém používání programu. Opakující se hodnoty, které mají charakter konstant, je vhodné mít takto předdefinované. V opačném případě je budete muset při každém novém souboru znovu zadávat.

Několik předdefinovaných vstupních hodnot se také využívá při importu souboru z některé z předchozích verzí programu SUKaT (verze 1, verze 2, verze 3). V těchto verzích byl menší počet ukládaných hodnot. Ty, které jsou ve 4. verzi nové, se obsadí hodnotami načtenými právě z této předdefinované sady.

Tip: Můžete si například nastavit hodnoty vzorového příkladu, které pak budete vždy jenom měnit. To lze však provést i jednodušeji – soubor "Nuly.dat" má stejný formát jako datové soubory *.SUK – stačí vzorový soubor prostě jenom přejmenovat na "Nuly.dat". Zda využijete této možnosti, je pouze na vás.

Viz také:

Jak změnit implicitní nastavení výpočtových hodnot

Editace popisů proměnných

Soubor "Nuly.dat"


Nastavení pracovního adresáře

Pracovní adresář je takový adresář, jehož obsah uvidíte vždy, když budete chtít otevřít nový soubor (existující). To znamená, že soubory, které vytvoříte v programu SUKaT 4, byste měli ukládat pohromadě, nejlépe do jednoho adresáře, resp. do dílčích podadresářů.

Zadaný pracovní adresář se zapisuje do inicializačního souboru.

Viz také:

Jak nastavit pracovní adresář

Nastavení cesty k databázi nástrojů

Nastavení barev zobrazení

Inicializační soubor


Nastavení cesty k databázi nástrojů

Databáze nástrojů se načítá nejen po spuštění programu, ale i po úpravách některé z jejích tabulek. Proto je nutné, aby se jejich umístění neměnilo za běhu programu.

Instalační program nainstaluje databázi nástrojů do adresáře DATABAZE, který je umístěn v domovském adresáři programu SUKaT 4. Zkopírujete-li adresář DATABAZE na jiné místo na disku nebo přejmenujete-li jej, musíte tuto změnu "oznámit" taky programu (nenajde-li program po svém spuštění tuto databázi, oznámí to sám). Z toho vyplývá, že všechny tabulky musejí být umístěny společně v jednom adresáři. Pokud se je programu nepodaří nalézt, nespustí se.

Zadaná cesta k databázi nástrojů se zapisuje do inicializačního souboru.

Viz také:

Jak nastavit cestu k databázi nástrojů

Informace o databázi nástrojů

Nastavení pracovního adresáře

Nastavení barev zobrazení

Inicializační soubor


Nastavení barev zobrazení

Dialogové okno "Nastavení barev" umožňuje uživateli nastavit barevné schéma zobrazení. Pro každý nástroj je možné nastavit barvu hran, barvu a styl výplně (pokud příslušný nástroj obsahuje výplň), případně doplňkovou barvu. V levém dolním rohu je vždy zobrazena ukázka tohoto schématu.

Stiskem tlačítka "Výchozí" se nastaví předdefinované barevné schéma. Po stisknutí tlačítka "OK" se nastavené barevné schéma uloží do inicializačního souboru a bude použito pro všechny soubory.

K dispozici je základní řada 16 systémových barev a 8 systémových vzorů výplní.

Viz také:

Jak nastavit barvy zobrazení

Zobrazení

Nastavení pracovního adresáře

Nastavení cesty k databázi nástrojů

Inicializační soubor


Jak vytvořit nový soubor

Nový soubor vytvoříte přes hlavní menu: Soubor / Nový (F2 nebo příslušná ikona). Výpočtové vstupní hodnoty se zaplní hodnotami, které máte nastaveny jako implicitní. Doposud otevřený soubor se zavře. Pokud však byl změněn a nebyl uložen, program na tuto skutečnost upozorní.

Viz také:

Jak otevřít soubor

Jak zavřít soubor

Jak uložit soubor

Jak importovat soubor z předchozí verze

Jak exportovat soubor do verze 3


Jak otevřít soubor

Existující soubor otevřete přes hlavní menu: Soubor / Otevřít (Ctrl+O nebo příslušná ikona). Objeví se před vámi dialogové okno, v němž je potřeba tento soubor vyhledat. Dialogové okno je otevřeno na adrese, kterou máte nastavenu jako "pracovní adresář". Doposud otevřený soubor se zavře. Pokud však byl změněn a nebyl uložen, program na tuto skutečnost upozorní.

Stejný postup  platí pro import z verze 2 a 3. Program sám pozná, jaký formát souboru se snažíte otevřít. V případě, že se jedná o import, program o tom podá příslušnou zprávu.

Toto však neplatí pro soubor vytvořený ve verzi 1 – zde je nutné použít samostatnou funkci.

Viz také:

Jak vytvořit nový soubor

Jak zavřít soubor

Jak uložit soubor

Jak importovat soubor z předchozí verze

Jak exportovat soubor do verze 3

Import z verze 1

Import z verze 2

Import z verze 3

Export do verze 3

Datový soubor SUK (verze 1)

Datový soubor SUK (verze 2)

Datový soubor SUK (verze 3)

Datový soubor SUK (verze 4)


Jak zavřít soubor

Otevřený soubor zavřete přes hlavní menu: Soubor / Zavřít (Ctrl+F3 nebo příslušná ikona). Pokud byl změněn a nebyl uložen, program na tuto skutečnost upozorní.

Viz také:

Jak vytvořit nový soubor

Jak otevřít soubor

Jak uložit soubor


Jak uložit soubor

Otevřený soubor uložíte přes hlavní menu: Soubor / Uložit (Ctrl+S nebo příslušná ikona). Pokud tento soubor ještě nemá své jméno, objeví se před vámi dialog, v němž je potřeba toto jméno (i adresu) zadat.

Otevřený soubor rovněž můžete uložit pod novým názvem, a to přes hlavní menu: Soubor / Uložit pod názvem. I v tomto případě se před vámi objeví dialog, v němž je potřeba toto jméno (i adresu) zadat.

Viz také:

Jak vytvořit nový soubor

Jak otevřít soubor

Jak zavřít soubor

Jak importovat soubor z předchozí verze

Jak exportovat soubor do verze 3

Datový soubor SUK (verze 4)


Jak importovat soubor z předchozí verze

Soubor vytvořený v některé z předchozích verzí programu SUKaT (verze 1, verze 2 nebo verze 3) můžete do verze 4 importovat. Postup při importu z verze 1 se liší od postupu při importu z verze 2 a 3, a to z toho důvodu, že formát datového souboru verze 1 je principiálně odlišný od ostatních (textový soubor).

Import z verze 1:

Hlavní menu: Soubor / Import z verze 1 (Ctrl + I).

Import z verze 2 a 3:

Hlavní menu: Soubor / Otevřít (Ctrl + O nebo příslušná ikona). Postup se neliší od otevírání běžného souboru. Program sám dokáže detekovat, zda se jedná o běžné otevření nebo import. Sám pozná, zda jde o verzi 2 nebo 3.

Viz také:

Import z předchozí verze

Jak otevřít soubor

Import z verze 1

Import z verze 2

Import z verze 3

Datový soubor SUK (verze 1)

Datový soubor SUK (verze 2)

Datový soubor SUK (verze 3)


Jak exportovat soubor do verze 3

Otevřený soubor můžete exportovat do formátu verze 3 přes hlavní menu: Soubor / Export do verze 3 (Ctrl+E). Pokud tento soubor ještě nemá své jméno, objeví se před vámi dialog, v němž je potřeba toto jméno (i adresu) zadat. Je nutné si uvědomit, že při tomto exportu se rozdílové proměnné (proměnné, které se ve verzi 3 nevyskytovaly) ztratí.

Viz také:

Export do verze 3

Import z předchozí verze

Import z verze 3

Datový soubor SUK (verze 3)

Datový soubor SUK (verze 4)


Jak tisknout

Tisknout výsledky můžete přes hlavní menu: Soubor / Tisk (Ctrl+P nebo příslušná ikona). Tento postup je přístupný až po úspěšně provedeném hlavním výpočtu. Objeví se okno, ve kterém musíte vyplnit hlavičku tisku, a teprve po stisku tlačítka "OK" se objeví tiskový formulář. Tento formulář není editovatelný. Všechny úpravy lze provádět pouze v hlavičce tisku nebo prostřednictvím tiskových sestav. Při každém novém vyvolání této funkce se před vámi objeví tisková sestava Standard.

Formulář lze vytisknou buď přímo, nebo do souboru.

Přímý tisk.

V menu okna "Tisk": Tisk / Tisk (Ctrl + T nebo příslušná ikona). Je vhodné předem zkontrolovat nastavení tisku i tiskárny.

Tisk do souboru:

V menu okna "Tisk": Tiskový soubor / Uložit tiskový soubor (Ctrl + S nebo příslušná ikona). Objeví se dialog, v němž zadáte jméno tiskového souboru. Tiskový soubor se uloží do textového souboru formátu RTF nebo TXT.

Viz také:

Tisk


Jak vytvořit novou tiskovou sestavu

V menu okna "Tisk": Tisková sestava / Nová nebo  Tisková sestava / Nová podle vzoru. Objeví se před vámi okno, v němž zadáte název vámi nově vytvořené tiskové sestavy a dále si vybíráte ty proměnné, které v této sestavě chcete vytisknout. Rovněž si můžete zvolit, zda chcete tisknout seznam nástrojů.

Nová sestava podle vzoru:

Okno, v němž volíte proměnné, které mají být vytištěny, se zobrazí v podobě té tiskové sestavy, kterou máte právě zvolenou.

Viz také:

Tisková sestava

Tisk


Jak editovat tiskovou sestavu

V menu okna "Tisk": Tisková sestava / Editace. Objeví se před vámi okno, v němž můžete změnit název právě editované tiskové sestavy a dále si vybíráte ty proměnné, které v této sestavě chcete vytisknout. Rovněž si můžete zvolit, zda chcete tisknout seznam nástrojů.

Viz také:

Tisková sestava

Tisk


Jak smazat tiskovou sestavu

V menu okna "Tisk": Tisková sestava / Smazat. Aktuální tisková sestava se smaže. Nelze smazat tiskovou sestavu Standard.

Viz také:

Tisková sestava

Tisk


Jak uložit tiskový soubor

V menu okna "Tisk": Tiskový soubor / Uložit tiskový soubor (Ctrl + S nebo příslušná ikona). Objeví se před vámi dialog, ve kterém je třeba zadat název tiskového souboru. Jde o textový soubor ve formátu RTF nebo TXT.

Viz také:

Tiskový soubor

Tisk

Tisk do souboru


Jak nastavit externí textový editor

V menu okna "Tisk": Tiskový soubor / Nastavení externího textového editoru. Objeví si dialogové okno. K nastavení externího textového editoru musíte znát jeho spouštěcí soubor (s koncovkou EXE – např. spouštěcí soubor MS Word je "WinWord.exe"). V horní části okna zvolte příslušný disk, ve spodní levé příslušný adresář. V pravém poli se zobrazí pouze soubory s koncovkou EXE. Který z nich vyberete, ten se stane externím textovým editorem. Program nekontroluje, zda vybraný program je skutečně textovým editorem. Výběr editoru provedete buďto dvojklikem na jeho spouštěcím souboru, nebo stiskem tlačítka "OK". Stiskem tlačítka "Storno" dialog zmizí a zůstává ten textový editor, který byl nastaven dříve. Nechcete-li žádný textový editor, stiskněte tlačítko "Žádný textový editor".

Vybraný textový editor se zapisuje do inicializačního souboru.

Viz také:

Nastavení externího textového editoru

Tiskový soubor

Tisk


Jak hledat v tiskovém formuláři

Chcete-li v tiskovém formuláři vyhledat nějaký text, zvolte v menu okna "Tisk": Soubor / Najít (Ctrl + F nebo příslušná ikona). Objeví se před vámi dialog hledání textu.

Do pole "Co hledat" napište řetězec znaků a stiskněte tlačítko "Najít další". Program vyhledá nejblíže umístěný takto zadaný text, a to od pozice kurzoru níže. Tento text můžete nechat hledat i několikrát za sebou. Pokud máte kurzor již na konci formuláře, program jej sám přesune na začátek.

Doporučení: Hledáte-li slovo, které se může v textu opakovat v různých gramatických tvarech (je skloňováno, časováno...), je vhodné nechat hledat pouze kořen tohoto slova. Program pak najde postupně všechny tvary hledaného slova.

Viz také:

Hledání v tiskovém formuláři

Tisk


Jak nastavit tisk

Nastavení tisku spočívá jednak v nastavení tiskárny, jednak v nastavení parametrů tisku.

Nastavení tiskárny:

V hlavním menu: Soubor / Nastavení tiskárny nebo v menu okna "Tisk": Tisk / Nastavení tiskárny. Ze seznamu zvolíte tiskárnu, na které chcete tiskový formulář (příp. obrázek) tisknout. Také můžete nastavit vlastnosti tiskárny – záleží na konkrétní tiskárně.

Nastavení parametrů tisku (neplatí pro tisk obrázku):

V hlavním menu: Soubor / Nastavení tisku nebo v menu okna "Tisk": Tisk / Nastavení tisku. Nastavíte odsazení textu, zda chcete tisknout barevně, zda chcete číslovat stránky, formát tohoto číslování, možnost změny atributů uprostřed řádku (např. popis proměnných je menším písmem; odstraníte-li tuto možnost, budou celé odstavce tisknuty se stejnými atributy – tisk se tak zrychlí, avšak na úkor vizuální kvality).

Toto nastavení se zapisuje do inicializačního souboru.

Viz také:

Nastavení tisku

Tisk


Jak ukončit program

Program SUKaT 4 ukončíte přes hlavní menu: Soubor / Ukončení programu (Ctrl+A nebo příslušná ikona). Pokud byl právě otevřený soubor změněn a nebyl uložen, program na tuto skutečnost upozorní a budete dotázání, zda jej chcete uložit.

Viz také:

Ukončení programu


Jak spustit výpočet v axiálním směru

Výpočet v axiálním směru spustíte přes hlavní menu: Výpočet / Axiální směr (F5 nebo příslušná ikona).

Viz také:

Výpočet v axiálním směru


Jak spustit výpočet v radiálním směru

Výpočet v radiálním směru spustíte přes hlavní menu: Výpočet / Radiální směr (F6 nebo příslušná ikona).

Viz také:

Výpočet v radiálním směru


Jak spustit hlavní výpočet

Hlavní výpočet spustíte přes hlavní menu: Výpočet / Hlavní výpočet (F7 nebo příslušná ikona).

Viz také:

Hlavní výpočet


Jak volit nástroje

Dialog volby nástrojů vyvoláte přes hlavní menu: Nástroje / Volba nástrojů (F9 nebo příslušná ikona).

Každému nástroji je přiřazeno jedno zobrazovací okénko (není-li zaškrtnuto, nástroj se nevykreslí) a jedna spouštěcí roleta se seznamem všech dostupných nástrojů z databáze. V této roletě je vždy navíc hodnota "nezadáno". Ke každému nástroji je potřeba nastavit obě tyto položky podle vašich požadavků.

Pro zrychlení práce je v dolní části okna umístěna sada čtyř tlačítek:

* Zobrazení ON – všechna zobrazovací okénka se zaškrtnou (kromě těch nástrojů, kde je zvoleno "nezadáno").

* Zobrazení OFF – všechna zobrazovací okénka se vypnou (kromě lamely a pouzdra).

* Reset nástrojů – ve všech spouštěcích roletách se nastaví hodnota "nezadáno" a všechna zobrazovací okénka se vypnou (kromě lamely a pouzdra).

* Automatický návrh – program navrhne automaticky některé nástroje sám (tlačítko je aktivní pouze po úspěšně provedeném hlavním výpočtu).

Kromě těchto tlačítek jsou v pravé dolní části další tlačítka:

* OK – zadané nastavení (volba nástrojů) se akceptuje, a byl-li už úspěšně proveden hlavní výpočet, provede se nové překreslení zobrazení sestavy.

* Storno – zadané nastavení je ignorováno.

Viz také:

Volba nástroje

Automatický návrh nástrojů


Jak upravit databázi nástrojů

Databáze nástrojů je uložena v textových souborech. Editor umožňující provádět v nich změny vyvoláte přes hlavní menu: Nástroje / Úprava databáze / příslušný nástroj.

Viz také:

Úprava databáze nástrojů


Jak získat informace o databázi nástrojů

Viz také:

Informace o databázi nástrojů


Jak zvětšit zobrazení

Pokud před sebou vidíte grafické zobrazení sestavy (po úspěšně provedeném hlavním výpočtu), můžete si zvětšit detaily, a to přes hlavní menu: Grafika / Zoom + (F12), změnou polohy posunovače v panelu nástrojů nebo dvojklikem levého tlačítka myši v ploše obrázku (v místě detailu, který chcete vidět).

Viz také:

Zobrazení


Jak zmenšit zobrazení

Pokud před sebou vidíte grafické zobrazení sestavy (po úspěšně provedeném hlavním výpočtu), můžete si tento pohled zmenšit, a to přes hlavní menu: Grafika / Zoom - (F11), změnou polohy posunovače v panelu nástrojů nebo dvojklikem pravého tlačítka myši v ploše obrázku.

Pokud chcete zobrazení zmenšit na nejnižší úroveň (pohled na celou sestavu), dosáhnete toho rovněž přes hlavní menu: Grafika / Celá sestava (F8 nebo příslušná ikona).

Viz také:

Zobrazení


Jak získat chybová hlášení

Seznam chybových hlášení je přístupný až po úspěšně provedeném hlavním výpočtu. Vyvoláte jej přes hlavní menu: Grafika / Chybová hlášení (Ctrl+F2 nebo příslušná ikona).

Viz také:

Chybová hlášení


Jak převést obraz na černobílý

Pokud před sebou vidíte grafické zobrazení sestavy (po úspěšně provedeném hlavním výpočtu), můžete si tento obraz převést do černobílé podoby, a to přes hlavní menu: Grafika / Černobílý obraz. Stejným způsobem převedete obraz zpět do barevné podoby.

Viz také:

Zobrazení


Jak vytisknout obrázek

Pokud před sebou vidíte grafické zobrazení sestavy (po úspěšně provedeném hlavním výpočtu), můžete si tento obraz vytisknout, a to přes hlavní menu: Grafika / Tisk obrázku (Ctrl+Q). Objeví se před vámi další dialog, který je třeba vyplnit.

Podobně jako je tomu u tisku výsledků, jsou tady dvě možnosti: přímý tisk obrázku a tisk obrázku do souboru. Volba se provádí přepínačem ve střední části okna. V obou případech je také nutné zadat, zda chcete tisknout barevně, nebo černobíle (na černobílých tiskárnách je nutné přistoupit k volbě "černobílý obraz", neboť barvy by se přepočítávaly do odstínů šedé, což by mělo za následek, že příliš světlé barvy – např. žlutá – by nebyly vůbec vidět).

V případě přímého tisku musíte nastavit počet kopií (v dolní části okna) a je rovněž vhodné zkontrolovat nastavení tiskárny (tlačítko "Nastavení"). Zde můžete vybrat tiskárnu, na které chcete tisknout (máte-li jich nainstalovaných víc), formát papíru a jeho orientaci. Při každém spuštění funkce "Tisk obrázku" se automaticky nastaví orientace "na šířku".

V případě tisku do souboru je tlačítko "Nastavení" neaktivní. Je pouze nutné nastavit rozměry obrázku v obrazovkových bodech (pixelech). Minimální hodnoty jsou 350 x 300 bodů, maximální 2000 x 1200 bodů.

Viz také:

Tisk obrázku

Přímý tisk obrázku

Tisk obrázku do souboru


Jak změnit normativní konstanty

Normativní konstanty můžete změnit přes hlavní menu: Konstanty / Normativní konstanty.

POZOR!

Neuváženými změnami můžete znehodnotit celý program, neboť hodnoty normativních konstant jsou použity ve všech výpočtech. Proto by jakékoli úpravy měla provádět pouze osoba znalá.

Viz také:

Normativní konstanty


Jak změnit přiřazení pracovních tříd

Přiřazení pracovních tříd můžete změnit přes hlavní menu: Konstanty / Přiřazení pracovních tříd.

POZOR!

Neuváženými změnami můžete znehodnotit celý program, neboť hodnoty z1 až z7 (a tedy jejich správné přiřazení) jsou použity ve všech výpočtech. Proto by jakékoli úpravy měla provádět pouze osoba znalá.

Viz také:

Přiřazení pracovních tříd


Jak editovat popisy normativních konstant a pracovních tříd

Popisy normativních konstant a pracovních tříd můžete editovat přes hlavní menu: Konstanty / Editace popisů normativních konstant a pracovních tříd

POZOR!

Neuváženými změnami můžete znehodnotit celý program, neboť chybný popis konstant znepřehlední celé výpočtové prostředí. Proto by jakékoli úpravy měla provádět pouze osoba znalá.

Viz také:

Editace popisů normativních konstant a pracovních tříd


Jak změnit programové konstanty

Programové konstanty můžete změnit přes hlavní menu: Konstanty / Programové konstanty – editace (volbou Programové konstanty – přehled se dostanete pouze do režimu jejich čtení).

POZOR!

Neuváženými změnami můžete znehodnotit celý program, neboť hodnoty programových konstant jsou použity ve všech výpočtech. Proto by jakékoli úpravy měla provádět pouze osoba znalá. Stane-li se však nedopatřením, že byly uloženy nesmyslné hodnoty (program v takovém případě dává nesmyslné výsledky), stiskněte tlačítko "Implicitní" – program nahradí všechny hodnoty programových konstant takovými, jaké byly po instalaci.

Viz také:

Programové konstanty


Jak vytisknout normativní konstanty a pracovní třídy

Normativní konstanty a pracovní třídy můžete vytisknout přes hlavní menu: Konstanty / Tisk normativních konstant a pracovních tříd. Je však vhodné předem zkontrolovat nastavení tiskárny a tisku.

Viz také:

Tisk normativních konstant a pracovních tříd

Nastavení tisku


Jak vytisknout programové konstanty

Programové konstanty můžete vytisknout přes hlavní menu: Konstanty / Tisk programových konstant. Je však vhodné předem zkontrolovat nastavení tiskárny a tisku.

Viz také:

Tisk programových konstant

Nastavení tisku


Jak editovat popisy proměnných

Režim editace popisů proměnných vyvoláte přes hlavní menu: Nastavení / Editace popisů proměnných.

POZOR!

Neuváženými změnami můžete znehodnotit celý program, neboť chybný popis proměnných znepřehlední celé výpočtové prostředí. Proto by jakékoli úpravy měla provádět pouze osoba znalá.

Viz také:

Editace popisů proměnných


Jak změnit implicitní nastavení výpočtových hodnot

Implicitní nastavení výpočtových hodnot můžete měnit v tabulkách, které vyvoláte přes hlavní menu: Nastavení / Implicitní nastavení hodnot.

Viz také:

Implicitní nastavení výpočtových hodnot


Jak nastavit pracovní adresář

Pracovní adresář můžete nastavit přes hlavní menu: Nastavení / Pracovní adresář.

V horní části okna (ve spouštěcí roletě) zvolte disk, ve střední části vlevo nalistujte  adresář. V pravé části okna uvidíte vždy omezený obsah příslušného adresáře – pouze soubory s koncovkou SUK, neboť soubory s vašimi příklady mají tuto koncovku. Souhlasíte-li s vybraným adresářem, stiskněte "OK".

Viz také:

Nastavení pracovního adresáře


Jak nastavit cestu k databázi nástrojů

Cestu k databázi nástrojů můžete nastavit přes hlavní menu: Nastavení / Databáze nástrojů.

V horní části okna (ve spouštěcí roletě) zvolte disk, ve střední části vlevo nalistujte adresář. V pravé části okna uvidíte vždy omezený obsah příslušného adresáře – pouze soubory s koncovkou TXT, neboť soubory s tabulkami databáze mají tuto koncovku. Až v těchto místech uvidíte seznam hledaných tabulek, stiskněte "OK".

Viz také:

Nastavení cesty k databázi nástrojů


Jak nastavit barvy zobrazení

Dialogové okno "Nastavení barev" lze otevřít přes hlavní menu: Nastavení / Barvy. Zde je možné vytvořit libovolné barevné schéma zobrazení.

Pro každý nástroj je možné nastavit barvu hran, barvu a styl výplně (pokud příslušný nástroj obsahuje výplň), případně doplňkovou barvu. V levém dolním rohu je vždy zobrazena ukázka tohoto schématu.

Stiskem tlačítka "Výchozí" se nastaví předdefinované barevné schéma. Po stisknutí tlačítka "OK" se nastavené barevné schéma uloží do inicializačního souboru a bude použito pro všechny soubory.

K dispozici je základní řada 16 systémových barev a 8 systémových vzorů výplní.

Viz také:

Nastavení barev zobrazení

Zobrazení


Jak odinstalovat program

Pro odinstalování programu SUKaT 4 není třeba provádět žádné speciální operace. Stačí pouze smazat domovský adresář programu SUKaT 4. Před tím však zkontrolujte, zda adresář neobsahuje datové soubory SUK. Odinstalováním programu byste tak přišli o všechna data, která jste v něm vytvořili.

Viz také:

Odinstalace programu


Odinstalace programu

Program nepoužívá systémové registry ani žádné zápisy do operačního systému. Pro jeho odinstalování není třeba provádět žádné speciální operace. Stačí pouze smazat domovský adresář programu SUKaT 4. Před tím však zkontrolujte, zda adresář neobsahuje datové soubory SUK. Odinstalováním programu byste tak přišli o všechna data, která jste v něm vytvořili.

Chcete-li uchovat vaše nastavení programu např. pro jiný počítač, zálohujte tyto soubory:

Nuly.dat - implicitní výpočtové hodnoty

Dekl.dat - popisy proměnných

TiskSest.dat - tiskové sestavy

Konst1A.dat - normativní konstanty, přiřazení prac. tříd

Konst1B.dat - popis normativních konstant

Konst2A.dat - programové konstanty

Konst2B.dat - popis programových kostant

A také adresář s databází nástrojů.

Viz také:

Jak odinstalovat program

Informace o programu SUKaT 4


Inicializační soubor

Inicializační soubor ("Sukat.ini") je uložen v domovském adresáři programu. Jedná se o textový soubor zapsaný dle konvencí systému Windows (Ini Files). Není nutný k běhu programu, neboť všechny načtené hodnoty si program umí nahradit implicitními. Po každém ukončení programu se inicializační soubor znovu vytvoří (resp. přepíše).

Soubor je rozdělen na bloky (jejich hlavičky jsou uvedeny v hranatých závorkách):

Tisk

Posledni

Cesty

Video

Barvy

Výplně

Tisk:

Font = font použitý při přímém tisku tiskového formuláře (implicitně dán Courier New)

Velikost1 = velikost písma (nadpisy) použitého při přímém tisku tiskového formuláře (implicitně dána hodnota 10)

Velikost2 = velikost písma použitého při přímém tisku tiskového formuláře (implicitně dána hodnota 8)

Textový editor = spouštěcí soubor externího textového editoru

AutoSave = automatické tvoření tiskového souboru

AutoStart = automatické spuštění externího textového editoru po uložení tiskového souboru

Vypracoval = uživatel, který zpracoval poslední tiskový formulář

Zleva = odsazení textu zleva

Zprava = odsazení textu zprava (nepoužito)

Shora = odsazení textu shora

Zdola = odsazení textu zdola

Lámání_hodn = lámání řádků (= -1 – lámání nepovoleno)

Barva_hodn = barevný tisk

Číslování_hodn = číslování stran

Attr_hodn = změna atributů uprostřed řádku

Lámání_enabled = povolení lámání (= 0 – lámání nepovoleno)

Barva_enabled = povolení změny barvy tisku

Číslování_enabled = povolení změny způsobu číslování stran

Attr_enabled = povolení, zda měnit atributy uprostřed řádku

Posledni:

V tomto bloku jsou uloženy cesty k naposledy otevřeným souborům.

Cesty:

Databáze = cesta k databázi nástrojů

Otevřít = pracovní adresář

Video:

Videosoubor = umístění souboru s videem

Barvy:

V této sekci jsou informace o nastavení barevného schématu zobrazení.

Výplně:

V této sekci jsou informace o nastavení barevného schématu  .

Viz také:

Informace o programu SUKaT 4


Instalační soubor

Instalační soubor ("Sukat.ins") je uložen v domovském adresáři programu. Jedná se o binární soubor (uživatelem nečitelný). Jsou v něm zapsány informace o instalaci. Jeho nepřítomnost nedovolí spustit program.

Viz také:

Informace o programu SUKaT 4


Logovací soubor

Logovací soubor ("Sukat.log") je textový soubor, který obsahuje informace o spouštění a ukončení programu SUKaT 4 a případných chybách, které program provedl. Jeho velikost je omezena na 1 MB. Po překročení této velikosti je zálohován.

Viz také:

Informace o programu SUKaT 4


Soubor "Nuly.dat"

V souboru "Nuly.dat" jsou uloženy hodnoty implicitních výpočtových hodnot. Jedná se o binární soubor (uživatelem nečitelný). Formát zápisu je shodný s formátem datových souborů pro verzi 4, o čemž svědčí i shodná velikost těchto souborů 792 B. Jeho nepřítomnost nedovolí spuštění programu.

Viz také:

Datový soubor SUK (verze 4)

Informace o programu SUKaT 4


Soubor "Dekl.dat"

V souboru "Dekl.dat" jsou uloženy popisy všech proměnných. Jedná se o textový soubor, který je možné editovat v jakémkoli textovém editoru. Tato operace však není vhodná, neboť přímo v programu SUKaT 4 je funkce Editace popisů proměnných. Tato funkce zabezpečuje přesnou syntaxi zápisu, která je pro přečtení těchto popisů důležitá a kterou nelze v obyčejném textovém editoru zabezpečit.

Nepřítomnost tohoto souboru nedovolí spuštění programu.

Viz také:

Editace popisů proměnných

Informace o programu SUKaT 4


Soubor "TiskSest.dat"

Soubor "TiskSest.dat" je binární soubor (uživatelem nečitelný) a jsou v něm uloženy informace o uživatelných tiskových sestavách (není zde implicitní tisková sestava Standard).

Formát souboru:

Byte 1 – 4: počet tiskových sestav (4 B)

Byte 5 – 440: informace o první tiskové sestavě (436 B)

Byte 441 – 876: informace o druhé  tiskové sestavě (436 B)

Byte 877 – 1312: informace o třetí  tiskové sestavě (436 B)...

Formát zápisu jedné tiskové sestavy:

Byte 1 – 92: zobrazení hodnot – vstupní hodnoty, technické údaje (92 B)

Byte 93 – 117: zobrazení hodnot – vstupní hodnoty, ekonomické údaje (25 B)

Byte 118 – 160: zobrazení hodnot –výsledky, konstrukční údaje (43 B)

Byte 161 – 358: zobrazení hodnot –výsledky, technologické údaje (198 B)

Byte 359 – 383: zobrazení hodnot –výsledky, ekonomické údaje (25 B)

Byte 384 – 403: 5 hodnot – počet zobrazovaných hodnot v jednotlivých sekcích (20 B)

Byte 404 – 435: název tiskové sestavy (32 B)

Byte 436: zobrazení nástrojů (1 B)

Viz také:

Tisková sestava

Informace o programu SUKaT 4


Datový soubor SUK (verze 1)

Program SUKaT 1 ukládal vaši práci do datových souborů s rozšířením SUK. Jedná se o textové soubory (uživatelem čitelné), v nichž jsou uloženy všechny vstupní hodnoty. Tyto soubory byly společné s tiskovými soubory (určené pro editor T602). Jejich velikost je proměnná, neboť hlavičku je možné měnit.

Viz také:

Datový soubor SUK (verze 2)

Datový soubor SUK (verze 3)

Datový soubor SUK (verze 4)

Informace o programu SUKaT 4


Datový soubor SUK (verze 2)

Program SUKaT 2 ukládal vaši práci do datových souborů s rozšířením SUK. Jedná se o binární soubory (uživatelem nečitelné), v nichž jsou uloženy všechny vstupní hodnoty a navíc čísla vybraných nástrojů. Každá hodnota zabírá 6 B a jejich počet činí 105. Velikost těchto souborů je 630 B.

Viz také:

Datový soubor SUK (verze 1)

Datový soubor SUK (verze 3)

Datový soubor SUK (verze 4)

Informace o programu SUKaT 4


Datový soubor SUK (verze 3)

Program SUKaT 3 ukládá vaši práci do datových souborů s rozšířením SUK. Jedná se o binární soubory (uživatelem nečitelné), v nichž jsou uloženy všechny vstupní hodnoty a čísla vybraných nástrojů. Každá hodnota zabírá 6 B a jejich počet činí 126. Velikost těchto souborů je 756 B.

Viz také:

Datový soubor SUK (verze 1)

Datový soubor SUK (verze 2)

Datový soubor SUK (verze 4)

Informace o programu SUKaT 4


Datový soubor SUK (verze 4)

Program SUKaT 4 ukládá vaši práci do datových souborů s rozšířením SUK. Jedná se o binární soubory (uživatelem nečitelné), v nichž jsou uloženy všechny vstupní hodnoty a čísla vybraných nástrojů. Každá hodnota zabírá 6 B a jejich počet činí 132. Velikost těchto souborů je 792 B. Formát tohoto souboru je shodný s formátem souboru "Nuly.dat" (implicitní nastavení výpočtových hodnot).

Viz také:

Datový soubor SUK (verze 1)

Datový soubor SUK (verze 2)

Datový soubor SUK (verze 3)

Informace o programu SUKaT 4


Soubor "Konst1A.dat"

Soubor "Konst1A.dat" je binární soubor (uživatelem nečitelný) a jsou v něm uloženy hodnoty normativních konstant a přiřazení pracovních tříd. Každá hodnota zabírá 6 B a jejich počet činí 87. Velikost tohoto souboru je 522 B.

Nepřítomnost tohoto souboru nedovolí spuštění programu.

Viz také:

Normativní konstanty

Přiřazení pracovních tříd

Soubor "Konst1B.dat"

Informace o programu SUKaT 4


Soubor "Konst1B.dat"

Soubor "Konst1B.dat" je textový soubor a jsou v něm uloženy popisy normativních konstant a přiřazení pracovních tříd. Soubor je možné editovat v jakémkoli textovém editoru. Tato operace však není vhodná, neboť přímo v programu SUKaT 4 je funkce "Editace popisů normativních konstant a pracovních tříd". Tato funkce zabezpečuje přesnou syntaxi zápisu, která je pro přečtení těchto popisů důležitá a kterou nelze v obyčejném textovém editoru zabezpečit.

Nepřítomnost tohoto souboru nedovolí spuštění programu.

Viz také:

Normativní konstanty

Přiřazení pracovních tříd

Soubor "Konst1A.dat"

Informace o programu SUKaT 4


Soubor "Konst2A.dat"

Soubor "Konst2A.dat" je binární soubor (uživatelem nečitelný) a jsou v něm uloženy hodnoty programových konstant. Každá hodnota zabírá 6 B a jejich počet je omezen na 1000. Velikost tohoto souboru je tedy 6000 B.

Nepřítomnost tohoto souboru nedovolí spuštění programu.

Viz také:

Programové konstanty

Soubor "Konst2B.dat"

Soubor "Konst2ADef.dat"

Soubor "Konst2BDef.dat"

Informace o programu SUKaT 4


Soubor "Konst2B.dat"

Soubor "Konst2B.dat" je textový soubor a jsou v něm uloženy popisy programových konstant. Soubor je možné editovat v jakémkoli textovém editoru. Tato operace však není vhodná, neboť je lze editovat přímo v programu SUKaT 4.

Nepřítomnost tohoto souboru nedovolí spuštění programu.

Viz také:

Programové konstanty

Soubor "Konst2A.dat"

Soubor "Konst2ADef.dat"

Soubor "Konst2BDef.dat"

Informace o programu SUKaT 4


Soubor "Konst2ADef.dat"

Soubor "Konst2ADef.dat" je binární soubor (uživatelem nečitelný) a jsou v něm uloženy implicitní hodnoty programových konstant. Každá hodnota zabírá 6 B a jejich počet je omezen na 1000. Velikost tohoto souboru je tedy 6000 B.

Nepřítomnost tohoto souboru nedovolí spuštění programu.

Viz také:

Programové konstanty

Soubor "Konst2A.dat"

Soubor "Konst2B.dat"

Soubor "Konst2BDef.dat"

Informace o programu SUKaT 4


Soubor "Konst2BDef.dat"

Soubor "Konst2BDef.dat" je textový soubor a jsou v něm uloženy implicitní popisy programových konstant. Soubor je možné editovat v jakémkoli textovém editoru. Tato operace se však v žádném případě nedoporučuje!

Nepřítomnost tohoto souboru nedovolí spuštění programu.

Viz také:

Programové konstanty

Soubor "Konst2A.dat"

Soubor "Konst2B.dat"

Soubor "Konst2ADef.dat"

Informace o programu SUKaT 4


Informace o programu SUKaT 4

Systém univerzální konstrukce a technologie,

určeno pro Sběrací ústrojí, a.s.

Program SUKaT 4 (a jeho předchozí verze) byl vytvořen v letech 1996 – 2002.

Autor projektu: Ing. Klement Fuciman

Autor programu: Ing. Ondřej Fuciman

SUKaT (systém univerzální konstrukce a technologie) verze 4 (resp. verze 1, 2, 3) představuje počítačové projektování lisovaných komutátorů SUKaT.

Software SUKaT 4 na základě vložených vstupních údajů provádí úplný konstrukční návrh komutátoru včetně kompletního mechanického výpočtu, úplný návrh technologie výroby včetně materiálových a výkonových norem spotřeby materiálu a práce a včetně úplného výběru hlavních nástrojů a výměnných dílů nástrojů (lisovací formy, střižných nástrojů atd.). Dále úplný návrh obchodně-ekonomických údajů (prodejní cena, úplné vlastní náklady, vnitropodniková cena atd.).

Analýza a program SUKaT 4 (resp. 1, 2 a 3) jsou součásti vývoje tvořeného komplexem dílčích vývojových úkolů.

Pro práci se software SUKaT 4 se předpokládá znalost problematiky konstrukce a technologie komutátorů pro elektrické stroje točivé a základní uživatelská znalost práce na PC.

Vlastní práce se software SUKaT 4 vyžaduje souběžné používání následujících podkladů:

– ze zprávy TZ-TSÚ-95/0014/2:

– obr.1) Konstrukční provedení komutátoru

– obr.2) Tvar rybinového výstupku lamely pro modul M=24,5mm

– obr.2a)Tvar rybinového výstupku lamely pro modul M=20,0mm

– obr.3) Tvar rybinového výstopku lamely pro modul M=29,0mm

– obr.4) Tvar rybinové drážky pouzdra pro modul M=24,5mm

– obr.4a)Tvar rybinové drážky pouzdra pro modul M=20,0mm

– obr.5) Tvar rybinové drážky pouzdra pro modul M=29,0mm

– obr.6) Komutátor

– obr.7) Lamela komutátoru

– obr.8) Mezilamelová izolace komutátoru

– obr.9) Pouzdro komutátoru

– z výkresové dokumentace lisovacích forem FL-502:

– FL 502/08 Deska tvarová

– FL 502/09 Segmenty

– FL 502/12 Tvárník

– FL 502/14 Vložka pístu

– FL 502/17 Násypka

– FL 502/21 Šroub

– FL 502/23 Středící trn

– FL 502/24 Čepka

– FL 502/29 Lisovací kruh

– FL 502/59 Podl. spod. desky

– FL 502/60 Vložka

– FL 502/69,70 Střižný nástroj

– FL 502/110 Středící kroužek

Součástí programu jsou tyto soubory:

Sukat.exe

Nuly.dat – implicitní výpočtové hodnoty

Dekl.dat – popisy proměnných

Video.avi – přiložený video–soubor

Sukat.hlp – nápověda

Sukat.ins – instalační informace (kódované)

TiskSest.dat – tiskové sestavy  (není nutný)

Konst1A.dat – normativní konstanty, přiřazení pracovních tříd

Konst1B.dat – popis normativních konstant a pracovních tříd

Konst2A.dat – programové konstanty

Konst2B.dat – popis programových konstant

Konst2ADef.dat – implicitní programové konstanty

Konst2BDef.dat – implicitní popis programových kostant

Podadresář DATABAZE:

Cepka.txt

DeskTvar.txt

LisKruh.txt

Nasypka.txt

PodlDesk.txt

Segmenty.txt

Sroub.txt

StredKr.txt

StrizNas.txt

Trn.txt

Tvarnik.txt

VlozPist.txt

VlozSpod.txt